Driver 1 88 hrs 528 hrs 400 hrs Transport 1st Half Spectrometer 88 hrs 352 hrs Transport 2nd Half Spectrometer Planes 176 hrs 48 hrs Transport 1st Half Calorimeter Planes 176 hrs Transport 2nd Half Calorimeter Planes 176 hrs Driver 2 88 hrs 528 hrs 400 hrs Transport 1st Half Spectrometer 88 hrs 352 hrs Transport 2nd Half Spectrometer Planes 176 hrs 48 hrs Transport 1st Half Calorimeter Planes 176 hrs Transport 2nd Half Calorimeter Planes 176 hrs Total 176 hrs 1,056 hrs 800 hrs

Qtr 1, 2001 Qtr 2, 2001 Qtr 3, 2001 Qtr 4, 2001 Qtr 1, 2002 Qtr 2, 2002 Qtr 3, 2002 Qtr 4, 2002 Qtr 1, 2003

Driver 1 1,016 hrs

Transport 1st Half Spectrometer 440 hrs

Transport 2nd Half Spectrometer Planes 224 hrs

Transport 1st Half Calorimeter Planes 176 hrs

Transport 2nd Half Calorimeter Planes 176 hrs

Driver 2 1,016 hrs

Transport 1st Half Spectrometer 440 hrs

Transport 2nd Half Spectrometer Planes 224 hrs

Transport 1st Half Calorimeter Planes 176 hrs

Transport 2nd Half Calorimeter Planes 176 hrs

Total 2,032 hrs

Total

Qtr 2, 2003 Qtr 3, 2003 Qtr 4, 2003