Assembly Supervisor 1 256 hrs 520 hrs 528 hrs 504 hrs Assemble 1st Half of Full Planes 256 hrs 224 hrs Assemble 2nd Half of Full planes 296 hrs 8 hrs Assemble 1st Half of Partial Planes 512 hrs Assemble 2nd Half of Partial Planes 8 hrs 504 hrs Assembly Supervisor 2 Delivery Supervisor 1 88 hrs 528 hrs 400 hrs Transport 1st Half Spectrometer 88 hrs 352 hrs Transport 2nd Half Spectrometer Planes 176 hrs 48 hrs Transport 1st Half Calorimeter Planes 176 hrs Transport 2nd Half Calorimeter Planes 176 hrs Delivery Supervisor 2 88 hrs 528 hrs 400 hrs Transport 1st Half Spectrometer 88 hrs 352 hrs Transport 2nd Half Spectrometer Planes 176 hrs 48 hrs Transport 1st Half Calorimeter Planes 176 hrs Transport 2nd Half Calorimeter Planes 176 hrs Install Supervisor 1 88 hrs 528 hrs 400 hrs Mount 1st Half Spectrometer Planes 88 hrs 352 hrs Mount 2nd Half Spectrometer Planes 176 hrs 48 hrs Mount 1st Half Calorimeter Planes 176 hrs Mount 2nd Half Calorimeter Planes 176 hrs Install Supervisor 2 88 hrs 528 hrs 400 hrs Mount 1st Half Spectrometer Planes 88 hrs 352 hrs Mount 2nd Half Spectrometer Planes 176 hrs 48 hrs Mount 1st Half Calorimeter Planes 176 hrs Mount 2nd Half Calorimeter Planes 176 hrs Total 256 hrs 520 hrs 880 hrs 2,616 hrs 1,600 hrs

Qtr 1, 2001 Qtr 2, 2001 Qtr 3, 2001 Qtr 4, 2001 Qtr 1, 2002 Qtr 2, 2002 Qtr 3, 2002 Qtr 4, 2002 Qtr 1, 2003

Assembly Supervisor 1 1,808 hrs

Assemble 1st Half of Full Planes 480 hrs

Assemble 2nd Half of Full planes 304 hrs

Assemble 1st Half of Partial Planes 512 hrs

Assemble 2nd Half of Partial Planes 512 hrs

Assembly Supervisor 2

Delivery Supervisor 1 1,016 hrs

Transport 1st Half Spectrometer 440 hrs

Transport 2nd Half Spectrometer Planes 224 hrs

Transport 1st Half Calorimeter Planes 176 hrs

Transport 2nd Half Calorimeter Planes 176 hrs

Delivery Supervisor 2 1,016 hrs

Transport 1st Half Spectrometer 440 hrs

Transport 2nd Half Spectrometer Planes 224 hrs

Transport 1st Half Calorimeter Planes 176 hrs

Transport 2nd Half Calorimeter Planes 176 hrs

Install Supervisor 1 1,016 hrs

Mount 1st Half Spectrometer Planes 440 hrs

Mount 2nd Half Spectrometer Planes 224 hrs

Mount 1st Half Calorimeter Planes 176 hrs

Mount 2nd Half Calorimeter Planes 176 hrs

Install Supervisor 2 1,016 hrs

Mount 1st Half Spectrometer Planes 440 hrs

Mount 2nd Half Spectrometer Planes 224 hrs

Mount 1st Half Calorimeter Planes 176 hrs

Mount 2nd Half Calorimeter Planes 176 hrs

Total 5,872 hrs

Total

Qtr 2, 2003 Qtr 3, 2003 Qtr 4, 2003