E787 K+ ! ß+ß0fl signals : 19,836 events

ffl Missing Momentum squared vs. Total energy :

Real events [left] and Monte Carlo(IB) [right]

ffl ß+ momentum [left] and fl3 energy [right], obtained by the 6C Kinematic fit

¸98% of the events are from IB.