Corrected table and figure for current 15T short cooling section

len1 dl rad dr I/A m m m m A/mm^2 0.000 0.150 0.100 0.080 136.48 0.150 0.100 0.100 0.120 165.75 0.520 0.160 0.230 0.120 189.70 0.820 0.160 0.230 0.120 -193.68 1.250 0.100 0.100 0.120 -157.30 1.350 0.150 0.100 0.080 -149.63

radii (cm) length (m)

0.0 0.5 1.0 1.5 0

10

20

30

�^{136}�^{165}

�^{189} +^{-193}

+-157 +-149