Preamp Motherboard Maps 5-7 (128 boards) EC Board 5 (64) Board 6 (32) Board 7 (32) Channel Species Channel Species Channel Species 0 B 0 A* 0 A* 1 C 1 A* 1 A* 2 B 2 E* 2 E* 3 C 3 E* 3 E* 4 B 4 E* 4 E* 5 D 5 E* 5 E* 6 D 6 Hg 6 Hf 7 B Board 5 is a special 7 D 7 D 8 D board with all 5 pF 8 D 8 D 9 D feedback capacitance. 9 B 9 B 10 A* All channels correspond 10 C 10 C 11 A* to hadronic channels. 11 A 11 D 12 A 12 A* 12 A* 13 D 13 A* 13 A* 14 C 14 E* 14 E* 15 B 15 E* 15 E* 16 D 16 E* 16 E* 17 D 17 E* 17 E* 18 A 18 Hf 18 Hg 19 D 19 D 19 D 20 C 20 D 20 D 21 B 21 B 21 B 22 D 22 C 22 C 23 D 23 D 23 D 24 B 24 A* 24 A* 25 D 25 A* 25 A* 26 A 26 E* 26 E* 27 B 27 F 27 F 28 D 28 F 28 F 29 A 29 G 29 Hc 30 A* 30 He 30 Hd 31 A* 31 D 31 D 32 A* 32 D 32 D 33 A* 33 D 33 D 34 A* 34 B 34 B 35 A* 35 D 35 D 36 B 36 A* 36 A* 37 A 37 A* 37 A* 38 D 38 E* 38 E* 39 D 39 F 39 F 40 C 40 F 40 F 41 B 41 Hc 41 G 42 A 42 Hd 42 He 43 C 43 D 43 D 44 D 44 D 44 D 45 C 45 D 45 D 46 A 46 B 46 B 47 A 47 D 47 D

* indicates no detector channel