len1 dl rad dr I/A m m m m A/mm^2 -.000 0.320 0.080 0.080 322.48 0.320 0.260 0.160 0.040 127.16 0.755 0.200 0.160 0.080 101.92 0.755 0.200 0.160 0.080 101.92 1.045 0.200 0.160 0.080 -101.92 1.420 0.260 0.160 0.040 -146.27 1.680 0.320 0.080 0.080 -322.48 radii (cm) length (m)

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 0 5 10 15 20 �^{322}

�^{127}

�^{101} +^{-101}_{+-146}

+-322

maximum