CEBAF EXPERIMENT 94-101Precision Measurement of the Neutron Asymmetry

A^1_n

at Large

χ Bj

Using CEBAF at 6 GeVB. Filippone, W. Korsch, A. Lung, R. McKeown, M. PittCalifornia Institute of Technology, Pasadena, California 91125J. Gomez, J. LeRose, S.Nanda, A. SahaCEBAF, Newport News, Virginia 23606P.M. Rutt, F.T. BakerUniversity of Georgia and Rutgers University, NJ 08855B. Anderson, R. Madey, D.M. Manley, G.G. Petratos, J.W. Watson, W.-M. ZhangKent State University, Kent, OH 44242P. Bogorad, G.D. Cates, K.F. Kumar, H. MiddletonPrinceton University, Princeton, NJ 08544E. Brash, R. Gilman, C. Glashausser, G. Kumbartzki, R.D. RansomeRutgers University, Rutgers, NJ 08855R. Holmes, X. Wang, J. McCracken, P.A. Souder (co-spokesperson)Syracuse University, Syracuse, NY 13122D. KawallStanford University, Stanford, California 94305L. Auerbach, Z. Dziembowski, J. Martoff, Z.-E. Meziani* (contact/spokesperson),J. ParkTemple University, Philadelphia, PA 19122*E-mail: Meziani@vm.temple.eduPh: (215) 204-5971Fax: (215) 204-2569