• B(K+ → π+νν̄) in PNN1 region sensitivities – ’95 : 4.2 × 10�^{10} – ’95-’97 : 1.5 × 10�^{10} – ’95-’98 : expected to be ∼ 0.8 × 10�^{10} • B(K+ → π+νν̄) in PNN2 region sensitivities – Only 96 data analysed so far. Sens ∼ 10�9.