ObjectMon #2 TimeMonitor HADTDC Timing

Run:202514 Event: 5249464 # of Events:50877 Time: Tue Aug 9 20:07:01 2005 Ref.Run:200719

had. cell energy [GeV]

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 Entries 275014

CHA: Eff. Eff. Check Ok GOOD

corrected time [ns]

-10 -5 0 5 10

Events

2000

4000

6000

8000

Entries 275014 Mean 0.02368 RMS 3.937

CHA: Corr. Time Check Ok GOOD

Width [ns]

0 20 40 60 80

Events

1 10 210 310 410

Entries 275015 Mean 56.14 RMS 4.035

CHA: Hit Width Check Ok GOOD

had. cell energy [Gev]

0 2 4 6 8 10

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 Entries 322967

PHA: Eff. Eff. Check Ok GOOD

corrected time [ns]

-5 0 5

Events

0 5000

Entries 383188 Mean 0.07814 RMS 3.174

PHA: Corr. Time Check Ok GOOD

Width [ns]

0 20 40 60 80

Events

1 10 210 310 410 510

Entries 383190 Mean 58.13 RMS 4.347

PHA: Hit Width Check Ok GOOD

had. cell energy [GeV]

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 Entries 87092

WHA: Eff. Eff. Check Ok GOOD

corrected time [ns]

-10 -5 0 5 10

Events

500 1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Entries 87092 Mean 0.0829 RMS 4.278

WHA: Corr. Time

Check Ok GOOD

Width [ns]

0 20 40 60 80

Events

1 10 210 310 410

Entries 87092 Mean 55.61 RMS 4.93

WHA: Hit Width Check Ok GOOD