Theresa M. Shaw

Scott Holm

ACDF

UPGRADE

ELECTRONICS

Fermi National Accelerator Lab

PPD/ET&T/CDF_Upgrade

XFT Finder_24_V4

Super Layers 2 4

Input Registers

TMS-XFTFND24-021999-P6

6 of 186583174658REVSNDWG NO321ABDCA74BDCREVISIONS

APPROVED

DATE

DESCRIPTION REV SCALE

FSMC NO

DWG NO

SHEETD

SIZEOUT(17:0)

INP(18:0)

FULL_INPUT

CLK_22

SL2-A(18:0)

OUT(17:0)

SL2-B(18:0)

SL2-C(18:0)

SL4-A(18:0)

SL4-B(18:0)

SL4-C(18:0)

SL4-D(18:0)

Plus_Nbr_INPUT

Minus_Nbr_INPUT

SL2+N(18:0)

SL2-N(18:0)

SL4+N(18:0)

SL4-N(18:0)

INPUT_SL2A(17:0)

CLK_22_SL2A

INPUT_SL2B(17:0)

CLK_22_SL2B

INPUT_SL2C(17:0)

CLK_22_SL2C

INPUT_SL4A(17:0)

CLK_22_SL4A

INPUT_SL4B(17:0)

CLK_22_SL4B

INPUT_SL4C(17:0)

CLK_22_SL4C

INPUT_SL4D(17:0)

CLK_22_SL4D

INPUT_SL2+N(17:0)

CLK_22_SL2+N

INPUT_SL2-N(17:0)

CLK_22_SL2-N

INPUT_SL4+N(17:0)

CLK_22_SL4+N

INPUT_SL4-N(17:0)

CLK_22_SL4-N

SL4-E(18:0)

INPUT_SL4E(17:0)

CLK_22_SL4E

F:\JOBS_XFT\XFTFIND24_V4\vbdc\finder_SL24.sbk(5;14) Fri Apr 09 15:28:38 1999