CAL+TKS END VIEW 21-SEP-1993 09:53 Run   58796 Event     417     10-JAN-1993 02:41

                                    .

                                ........
                               ....

                              ....
                              ...
                               ...........
                               ...
                                ....
                                  .......................
                                   . . ..............

                                       .

                               ...
                              ...

                              .
                              .

                             .
                              .

                             .
                             .

                             .
                             .

                             .
                             .

                             .
                             .
                              .....
                               ..........
                                ..............
                                  .......... . .
                                      . .

                                         .............

                                             ....

                                       .
                                   .

                               ............
                              ....

                             ........

                             ...................

                               ....
                                 .................... ...
                                   . . ..............

                                              ...

                                       .
                                   .

                              ...
                             ...........

                            ....

                             ....
                             ...
                               .
                                ..

                               .
                               .
                                ..... ..... .. ........
                                 .... .. . ............

                                              ....

MUON

ELEC

TAUS

VEES

OTHER

 .......

 .
 ..........
  ..

 .

........
 .. ..

EM ICD+MG

HAD

MISS ET

 Max ET =   90.2 GeV
 MISS ET(3)=  105.9 GeV
 ETA(MIN:-13-MAX: 13)