HC04U5

891uFRED1K1K10KGNDI/OBNC

GNDI/OBNC

FBRG1RG2V-GNDYV+-+INA114BU

U10421557101112131N746A

1N746A

2002K1M1N746A

1K1N746A

1uF1K100K

.15uF_M

5101K100K

1uF10K.015uF_M

.015uF_M

1K1K10K-+LF356N

U462374151uF12A12B12C13A13B13C14A14B14C15A15B15C16A16B16C1A1B1C2A2B2C3A3B3C4A4B4C5A5B5C6A6B6C7A7B7C8A8B8C9A9B9C10A10B10C11A11B11C

48 PIN DIN CONNECTOR

P2

0-+LF356N

U362374151GNDI/OBNCDG413DJ

LOGIC 1 IN

SWITCH SHOWN AT

U216152143COMNCNOREV #PARTICLE PHYSICS DIVISION - EA&P GRP

LAYOUT

DESIGNER

REVISION DATE

EXPERIMENT NO.

FERMI NATIONAL ACCELERATOR LABORATORY

UNITED STATES DEPARTMENT OF ENERGY

DRAWN

APPROVED

+GS+RG+V+V-+GD-GDNULL

NULL

RSY-GS-RGG=100

INA103KUU7

161513146219851234711104.99K

1004.99K

100+GS+RG+V+V-+GD-GDNULLNULLRSY-GS-RGG=100

INA103KUU8

16151314621985123471110+GS+RG+V+V-+GD-GDNULL

INA103KUU6

1615131462198512347111010022uF

22uF

F11AF21A22uF

78L05U1

1324.7uF

mfT1T2-+V-YV+OPA27GP

U923486171uF1uF1MHC04U51011HC04U51213HC04U543HC04U565HC04U5212002K1M49.822uF22uF10HZ-1KHZ-1KHZ+_IN

1KHZ+

1KHZ+_INT

PULSER-

10HZ+

PULSER+

EXTERNAL_GND

+5V+5V+15V

+15V

1KHZ+_OUT

-15V

FRONT PANEL

WHEN LIT INDICATES MASTER

EXTERNAL PULSER

INTERNAL 10Hz

PANEL

FRONT

Isolated

08 JUL 1998

D. SEITZ/T. REGAN

10HZ & 1KHZ OSCILLATORS

AUXILLARY CARD

CDMS

8 DEC 1997

THOMAS REGAN

ISOLATED

.1"Steve’s Play Area

.2"2.5"

1"1"-15V

GND+15v

GND+15V

1KHz+

J2 PIN 15A

SHOWN IN SLAVE POSITION

SMJ2 PIN13A