Figure 33. Trends in offstream and instream water uses, 1950-90.

1950 1960 1970

1965 1975 1980 1985 1990

1955

2,000

1,500

500 1,000

0

2,500

3,000

3,500

WATER USE, IN THOUSANDS OF

MILLION GALLONS PER DA Y

INSTREAM

OFFSTREAM

SURFACE WATER

SURFACE WATER GROUND WATER