MiniBooNE Detector Status (12/09 - 12/16)

# of runs 104 Total trigger rate 11 Hz Beam trigger 1.4Hz Beam triggers 95% recorded # Beam events ∼700K ν candidates 2,744 DAQ livetime 97 % Detector active 163 hrs