TABLE 11

Ground State + First Excited State fi^+ Decay Rates (s�^1)

AZ_{/T9 0.03 0.05 0.1 0.3 0.5 1.0 1.5}

24Mg 3.4(-1) 3.4(-1) 3.4(-1) 3.4(-1) 3.4(-1) 3.4(-1) 3.4(-1) 26Mg 3.0(-14) 3.0(-14) 6.2(-14) 1.5(-6) 5.0(-5) 7.0(-4) 1.7(-3) 34S 4.5(-1) 4.5(-1) 4.5(-1) 4.4(-1) 3.7(-1) 2.0(-1) 1.4(-1) 38Ar 1.5(-3) 1.5(-3) 1.5(-3) 2.2(-3) 6.6(-3) 2.4(-2) 3.8(-2) 42Ca 1.0(0) 1.0(0) 1.0(0) 1.0(0) 1.0(0) 1.0(0) 9.0(-1) 44Ca 4.9(-5) 4.9(-5) 4.9(-5) 4.9(-5) 4.9(-5) 4.4(-5) 3.7(-5) 50Cr 2.4(0) 2.4(0) 2.4(0) 2.4(0) 2.3(0) 1.4(0) 8.6(-1) 52Cr 1.4(-6) 1.4(-6) 1.4(-6) 1.4(-6) 1.5(-6) 4.0(-6) 1.2(-5) 54Fe 3.6(0) 3.6(0) 3.6(0) 3.6(0) 3.1(0) 1.4(0) 8.6(-1) 73As 2.7(-5) 2.7(-5) 2.8(-5) 3.4(-5) 3.6(-5) 3.9(-5) 4.0(-5) 74Se 4.5(-4) 4.5(-4) 4.5(-4) 4.5(-4) 4.4(-4) 3.6(-4) 3.2(-4) 76Se 1.2(-5) 1.2(-5) 1.2(-5) 1.8(-4) 6.9(-4) 1.5(-3) 1.8(-3) 81Br 1.0(-13) 1.0(-13) 1.0(-13) 8.2(-10) 1.6(-8) 1.4(-7) 2.9(-7) 78Kr 6.5(-4) 6.5(-4) 6.5(-4) 8.2(-4) 1.2(-3) 1.5(-3) 1.6(-3) 81Kr 4.2(-5) 4.2(-5) 4.2(-5) 3.9(-5) 3.4(-5) 2.6(-5) 2.3(-5) 82Kr 9.1(-3) 9.1(-3) 9.1(-3) 7.8(-3) 5.8(-3) 3.7(-3) 3.1(-3) 85Rb 1.2(-7) 1.2(-7) 1.2(-7) 1.2(-7) 1.4(-7) 4.5(-7) 9.3(-7) 83Sr 1.6(-3) 1.6(-3) 1.6(-3) 1.6(-3) 1.6(-3) 1.7(-3) 1.7(-3) 84Sr 1.5(-1) 1.5(-1) 1.5(-1) 1.5(-1) 1.5(-1) 1.5(-1) 1.4(-1) 85Sr 7.2(-5) 7.0(-5) 6.1(-5) 4.9(-5) 4.7(-5) 4.6(-5) 4.6(-5) 86Sr 1.3(-5) 1.3(-5) 1.3(-5) 1.3(-5) 1.3(-5) 1.2(-5) 1.0(-5) 87Sr 2.4(-6) 2.4(-6) 2.4(-6) 2.4(-6) 2.4(-6) 2.3(-6) 1.9(-6) 85Y 1.5(-3) 1.5(-3) 1.5(-3) 1.5(-3) 1.5(-3) 1.5(-3) 1.4(-3) 87Y 1.1(-4) 1.1(-4) 1.1(-4) 1.1(-4) 1.2(-4) 3.1(-4) 8.4(-4) 89Y 2.5(-6) 2.5(-6) 2.5(-6) 2.5(-6) 2.5(-6) 2.8(-6) 6.0(-6) 90Zr 1.3(-5) 1.3(-5) 1.3(-5) 1.7(-4) 1.1(-3) 4.1(-3) 6.2(-3) 91Zr 3.2(-11) 3.2(-11) 3.2(-11) 5.6(-11) 1.5(-10) 4.0(-10) 5.7(-10) 92Zr 6.3(-16) 6.3(-16) 3.7(-13) 1.3(-8) 9.8(-8) 3.2(-7) 4.3(-7) 91Nb 7.5(-4) 7.5(-4) 7.5(-4) 7.5(-4) 7.5(-4) 7.7(-4) 9.0(-4) 91Mo 3.7(-3) 3.7(-3) 3.7(-3) 3.7(-3) 3.7(-3) 3.7(-3) 3.7(-3) 93Mo 7.0(-5) 7.0(-5) 7.0(-5) 7.0(-5) 7.0(-5) 7.0(-5) 7.0(-5) 94Mo 3.9(-5) 3.9(-5) 3.9(-5) 4.3(-5) 4.9(-5) 6.2(-5) 6.8(-5) 95Mo 9.6(-6) 9.6(-6) 9.6(-6) 9.2(-6) 8.9(-6) 8.6(-6) 8.4(-6) 96Mo 1.9(-6) 1.9(-6) 1.9(-6) 2.2(-6) 2.4(-6) 2.6(-6) 2.7(-6) 93Tc 1.2(-2) 1.2(-2) 1.2(-2) 1.2(-2) 1.2(-2) 1.2(-2) 1.2(-2)

TABLE 11

Ground State + First Excited State fi^+ Decay Rates (s�^1)

AZ_{/T9 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 7.0 10.0}

24Mg 3.5(-1) 3.6(-1) 3.7(-1) 3.9(-1) 4.0(-1) 4.2(-1) 4.4(-1) 26Mg 2.6(-3) 3.3(-3) 4.0(-3) 4.9(-3) 5.6(-3) 6.4(-3) 7.1(-3) 34S 1.1(-1) 1.0(-1) 9.1(-2) 8.1(-2) 7.6(-2) 7.0(-2) 6.6(-2) 38Ar 4.8(-2) 5.6(-2) 6.1(-2) 6.8(-2) 7.3(-2) 7.9(-2) 8.3(-2) 42Ca 7.2(-1) 5.5(-1) 4.3(-1) 3.0(-1) 2.3(-1) 1.7(-1) 1.3(-1) 44Ca 3.2(-5) 2.8(-5) 2.6(-5) 2.2(-5) 2.1(-5) 1.8(-5) 1.7(-5) 50Cr 6.3(-1) 5.2(-1) 4.5(-1) 3.7(-1) 3.3(-1) 2.9(-1) 2.7(-1) 52Cr 2.4(-5) 3.5(-5) 4.5(-5) 6.3(-5) 7.5(-5) 9.3(-5) 1.1(-4) 54Fe 6.3(-1) 5.2(-1) 4.6(-1) 3.9(-1) 3.5(-1) 3.1(-1) 2.9(-1) 73As 4.0(-5) 4.1(-5) 4.1(-5) 4.1(-5) 4.1(-5) 4.2(-5) 4.2(-5) 74Se 3.0(-4) 3.0(-4) 2.9(-4) 2.8(-4) 2.8(-4) 2.8(-4) 2.8(-4) 76Se 2.0(-3) 2.1(-3) 2.1(-3) 2.2(-3) 2.2(-3) 2.3(-3) 2.3(-3) 81Br 4.1(-7) 5.0(-7) 5.7(-7) 6.7(-7) 7.4(-7) 8.2(-7) 8.9(-7) 78Kr 1.6(-3) 1.6(-3) 1.6(-3) 1.7(-3) 1.7(-3) 1.7(-3) 1.7(-3) 81Kr 2.2(-5) 2.1(-5) 2.1(-5) 2.0(-5) 2.0(-5) 1.9(-5) 1.9(-5) 82Kr 2.8(-3) 2.6(-3) 2.5(-3) 2.3(-3) 2.3(-3) 2.2(-3) 2.1(-3) 85Rb 1.4(-6) 1.8(-6) 2.1(-6) 2.5(-6) 2.8(-6) 3.2(-6) 3.6(-6) 83Sr 1.8(-3) 1.8(-3) 1.8(-3) 1.9(-3) 1.9(-3) 1.9(-3) 2.0(-3) 84Sr 1.3(-1) 1.1(-1) 9.9(-2) 8.1(-2) 7.0(-2) 5.8(-2) 5.0(-2) 85Sr 4.6(-5) 4.5(-5) 4.5(-5) 4.5(-5) 4.5(-5) 4.5(-5) 4.5(-5) 86Sr 9.1(-6) 8.4(-6) 7.9(-6) 7.4(-6) 7.0(-6) 6.6(-6) 6.3(-6) 87Sr 1.6(-6) 1.3(-6) 1.1(-6) 9.1(-7) 7.9(-7) 6.6(-7) 5.7(-7) 85Y 1.4(-3) 1.4(-3) 1.4(-3) 1.3(-3) 1.3(-3) 1.3(-3) 1.3(-3) 87Y 1.5(-3) 2.1(-3) 2.7(-3) 3.6(-3) 4.3(-3) 5.2(-3) 6.0(-3) 89Y 1.3(-5) 2.2(-5) 3.1(-5) 4.8(-5) 6.0(-5) 7.5(-5) 8.8(-5) 90Zr 7.5(-3) 8.4(-3) 9.1(-3) 9.9(-3) 1.0(-2) 1.1(-2) 1.2(-2) 91Zr 6.8(-10) 7.5(-10) 8.1(-10) 8.8(-10) 9.2(-10) 9.8(-10) 1.0(-9) 92Zr 4.8(-7) 5.1(-7) 5.2(-7) 5.5(-7) 5.6(-7) 5.7(-7) 5.8(-7) 91Nb 1.1(-3) 1.4(-3) 1.7(-3) 2.1(-3) 2.4(-3) 2.8(-3) 3.1(-3) 91Mo 3.7(-3) 3.7(-3) 3.7(-3) 3.7(-3) 3.7(-3) 3.7(-3) 3.7(-3) 93Mo 7.0(-5) 7.0(-5) 7.0(-5) 6.9(-5) 6.9(-5) 6.9(-5) 6.9(-5) 94Mo 7.2(-5) 7.4(-5) 7.6(-5) 7.8(-5) 7.9(-5) 8.1(-5) 8.2(-5) 95Mo 8.3(-6) 8.3(-6) 8.2(-6) 8.2(-6) 8.2(-6) 8.1(-6) 8.1(-6) 96Mo 2.7(-6) 2.8(-6) 2.8(-6) 2.8(-6) 2.8(-6) 2.8(-6) 2.8(-6) 93Tc 1.2(-2) 1.2(-2) 1.2(-2) 1.3(-2) 1.3(-2) 1.4(-2) 1.5(-2)