UH Plateau

Voltage UH&DV&DHDV&DH 1400 137 9218 0.015 1500 243 1977 0.123 1540 235 1486 0.158 1560 463 2767 0.167 1580 748 4318 0.173 1600 563 2966 0.190 1620 678 3206 0.211 1640 539 2271 0.237 1660 676 3012 0.224 1680 1556 6654 0.234 1700 1427 5716 0.250 1720 2613 10698 0.244 1740 1027 3995 0.257 1760 1556 5836 0.267 1780 2136 8289 0.258 1800 2146 7939 0.270 1850 1198 4672 0.256