ObjectMon #2 TimeMonitor HADTDC Timing

PHYSICS DATA SHOULD NOT BE RUN WITH COSMICS TCL!!!

had. cell energy [GeV]

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 Entries 103414

CHA: Eff. Eff. Check Ok

GOOD

raw time [ns]

550 560 570 580

Events

0 1000

2000

3000

4000

5000

6000

Entries 113362 Mean 565.6 RMS 7.192

CHA: Raw Time No Events

UNDEF

Width [ns]

50 55 60

Events

0 2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

Entries 113362 Mean 55.36 RMS 2.511

CHA: Hit Width

/ndf=1.1e+02 (>17) 2χ BAD

had. cell energy [Gev]

0 2 4 6 8 10

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6

Entries 101616

PHA: Eff.

Eff. Check Failed BAD

raw time [ns]

550 560 570

Events

0 1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Entries 135920 Mean 560 RMS 6

PHA: Raw Time No Events UNDEF

Width [ns]

50 55 60

Events

0 2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

22000

Entries 135920 Mean 56.95 RMS 2.582

PHA: Hit Width

/ndf= 12 (<18) 2χ GOOD

had. cell energy [GeV]

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6

HADTDCEffWHA Entries 36738 Mean 1.684 RMS 0.764

WHA: Eff. Eff. Check Ok

GOOD

raw time [ns]

540 550 560 570 580

Events

0 200 400 600 800 1000

1200

1400

1600

1800

Entries 42360 Mean 563.1 RMS 7.945

WHA: Raw Time No Events UNDEF

Width [ns]

50 55 60

Events

0 1000

2000

3000

4000

5000

RawWidthWHA Entries 42360 Mean 54.17 RMS 2.931

WHA: Hit Width

/ndf=1e+02 (>15) 2χ BAD