ObjectMon #100 SVXMonitor SVX Slide Show

Run:177417 Event: 2409771 # of Events:46723 Time: Wed Jan 7 08:15:19 2004 Ref.Run:-1

1

10

10^2

0d -0.1 -0.05 0 0.05 0.1

0ϕ track

0 1 2 3 4 5 6 Not Checked 0 vs. d ϕ Track

0ϕ track

0 1 2 3 4 5 6

0 average d

-0.002 0 0.002

0.004

Not Checked

<0.02) 0 (dϕ vs. 0 Average d

0d -0.1 -0.05 0 0.05 0.1 10 10^2

10^3

10^4

Entries 292899 Mean 0.0003563 RMS 0.01642

Not Checked 0 Track d

number of hits

0 5 10 15 0 200 400 600 800 1000

1200 2 x10 Entries 252885 Mean 4.318 RMS 0.8362

Not Checked

<0.02) 0 # of Silicon Hits (d

2χ 0 20 40 60 80 0 2000

4000

6000

8000

Entries 245774 Mean 19.1 RMS 12.91

Not Checked

<0.02)

0 (d^2χ

Track

wedge number

0 20 40 60 efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Entries 291731

Not Checked

Efficiency by wedge

)_0

ObjectMon #101 SVXMonitor SVX Slide Show (wider d

Run:177417 Event: 2409771 # of Events:46723 Time: Wed Jan 7 08:15:19 2004 Ref.Run:-1

1

10

10^2

10^3

0d -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5

0ϕ track

0 1 2 3 4 5 6 Not Checked 0 vs. d ϕ Track

0ϕ track

0 1 2 3 4 5 6

0 average d

-0.01

-0.005 0 0.005

0.01

Not Checked <1) 0 (d ϕ vs. 0 Average d

0d -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 1 10 10^2

10^3

10^4

10^5

Entries 293274 Mean 0.0005827 RMS 0.1213

Not Checked 0 Track d

number of hits

0 5 10 15 0 200 400 600 800 1000

1200 2 x10 Entries 313936 Mean 4.148

Not Checked

# of Silicon Hits

2χ 0 20 40 60 80 0 2000

4000

6000

8000

Entries 293274 Mean 19.49

Not Checked 2χ Track

number of tracks

0 20 40 60 80 100 0 1000

2000

3000

4000

Entries 46290 Mean 6.782

Not Checked

# of Silicon Tracks

ObjectMon #102 SVXMonitor SVX Slide Show JPSI&JET

Run:177417 Event: 2409771 # of Events:46723 Time: Wed Jan 7 08:15:19 2004 Ref.Run:-1

0d -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 1 10 10^2

10^3

Entries 10228 Mean 0.0005866 RMS 0.07682

Not Checked

[JPSI evt] 0 Track d

0d -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 1 10 10^2

10^3

10^4

Entries 27915 Mean -0.0006237 RMS 0.1343

Not Checked

[JET evt] 0 Track d

number of hits

0 5 10 15 0 1000

2000

3000

4000

Entries 10795 Mean 4.203

Not Checked

# of Silicon Hits [JPSI evt]

number of hits

0 5 10 15 0 2000

4000

6000

8000

10000

12000

Entries 30430 Mean 4.048

Not Checked

# of Silicon Hits [JET evt]

2χ 0 20 40 60 80 0 100 200 300

Entries 10228 Mean 19.5

Not Checked

[JPSI evt] 2χ Track

2χ 0 20 40 60 80 0 200 400 600 800

Entries 27915 Mean 19.54

Not Checked

[JET evt] 2χ Track

ObjectMon #103 SVXMonitor Silicon Tracking

Run:177417 Event: 2409771 # of Events:46723 Time: Wed Jan 7 08:15:19 2004 Ref.Run:-1

wedge

0 20 40 60 0 2000

4000

6000

Entries 291731 Not Checked

# of SVT Tracks per wedge

wedge

0 20 40 60 0 2000

4000

6000

8000

Entries 360480 Not Checked

# of COT Tracks per wedge