TMS-XFTFND13-021999-P13

XFT Finder_13_V4

Super Layers 1 3

Clocking

ATheresa M. Shaw CDF UPGRADE

ELECTRONICS

Fermi National Accelerator Lab

PPD/ET&T/CDF_Upgrade

13 of 186583174658REVSNDWG NO321ABDCA74BDCREVISIONS

APPROVED

DATE

DESCRIPTION REV SCALE

FSMC NO

DWG NO

SHEETD

SIZEU44925181682111015142019242327263029547631731CY7B991-7JC

PROGRAMMABLE

SKEW CLOCK

BUFFER (TTL)

VCCN4

VCCN3

VCCN2

VCCN1

VCCQ2

VCCQ1

DETECT

PHASE

FILTER VCO SELECT

SKEW

1Q11Q02Q12Q03Q13Q04Q14Q01F11F02F12F03F13F04F14F0FSREFFBTEST VCC MCGND GND CLK_33_Q0

CLK_33_Q1

CLK_33_Q2

CLK_33_Q3

S15

321

S16 S13 S14

321VCC

C310.1UF

C360.1UF

C33100pf

C37100pf

CLK_132_Q0

CLK_132_Q1

CLK_66_Q1

CLK_66_Q0

R1182.5R113

82.5R209

82.5R1782.5R1082.5R5682.5R5282.5R6982.5R12124R114

124R198

124R13124R9124R55124R51124R68124Place accross pins 8,9

Place across pins 16,18

F:\JOBS_XFT\XFTFIND13_V4\vbdc\finder_sl13.sbk(12;13) Fri Apr 09 16:25:29 1999