0 0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09 0.1

Phi Wedge

0 5 10 15 20

Wire Number

0

5

10

15

20

25

30 11380 Events

CPR West Wire Occupancy per event

0 0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09 0.1

Phi Wedge

0 5 10 15 20

Wire Number

0

5

10

15

20

25

30 11380 Events

CPR East Wire Occupancy per event

0

200

400

600

800

1000

Phi Wedge

0 5 10 15 20

Wire Number

0

5

10

15

20

25

30 11380 Events

CPR West Average Raw ADC Count per hit

0

200

400

600

800

1000

Phi Wedge

0 5 10 15 20

Wire Number

0

5

10

15

20

25

30 11380 Events

CPR East Average Raw ADC Count per hit

YMon #77 CPR CPR Wire Plots; Threshold = 100ADC Counts

Run:154030 Event: 911951 # of Events:11380 Time: Sat Nov 9 16:46:23 2002