VCCBTMS-TRAC-071197-P13

RD/EED/EES

Theresa M. Shaw CDF UPGRADE

ELECTRONICS

Fermi National Accelerator Lab

TRACER

Flash Ram Register

13 of 176583174658REVSNDWG NO321ABDCA74BDCREVISIONS

APPROVED

DATE

DESCRIPTION REV SCALE

FSMC NO

DWG NO

SHEETD

SIZEAM29F010-45JC

U11312928272625242322212019181715141312111098765432A16DQ7 DQ6 DQ5 DQ4 DQ3 DQ2 DQ1 DQ0 WEOECEA15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1A0NTA(16:0)

NTA(0)

NTA(1)

NTA(2)

NTA(3)

NTA(4)

NTA(5)

NTA(6)

NTA(7)

NTA(8)

NTA(9)

NTA(10)

NTA(11)

NTA(12)

NTA(13)

NTA(14)

NTA(15)

NTA(16)

D(31:0)

D(24)

D(25)

D(26)

D(27)

D(28)

D(29)

D(30)

D(31) GND flash_rd flash_wrE:\JOBS_TRACER\TRACER_PROD_V2\vbdc\tracer.sbk(12;13) Fri May 29 13:54:39 1998