ObjectMon #102 MuonMonitor Slide Show

Run:257720 Event: 120196 # of Events:1305 Time: Sun Feb 10 21:19:46 2008 Ref.Run:253973

Entries 0 Mean 0 RMS 0

ϕ 0 100 200 300 -1 -0.5 0 0.5 1 Entries 0

Not Checked

(Stub) ϕ CMU ^{Entries 0}_{Mean 0}

RMS 0

z [cm]

-200-100 0 100 200 -1 -0.5 0 0.5 1

Entries 0 Mean 0

Not Checked

CMU Z (Stub) ^{Entries 0}_{Mean 0}

RMS 0

x [cm] Δ -40 -20 0 20 40 -1 -0.5 0 0.5 1

Entries 0 Mean 0

Not Checked xΔ CMU

Entries 0 Mean 0 RMS 0

ϕ 0 100 200 300 -1 -0.5 0 0.5 1 Entries 0

Not Checked

(Stub) ϕ CMP ^{Entries 0}_{Mean 0}

RMS 0

T charge/p

-1 -0.5 0 0.5 1 -1 -0.5 0 0.5 1

Entries 0

Mean 0.0000

Not Checked T Charge/p^{Entries 0}_{Mean 0}

RMS 0

x [cm] Δ -40 -20 0 20 40 -1 -0.5 0 0.5 1

Entries 0 Mean 0

Not Checked xΔ CMP

Entries 0 Mean 0 RMS 0

ϕ 0 100 200 300 -1 -0.5 0 0.5 1 Entries 0

Not Checked

(Stub) ϕ CMX ^{Entries 0}_{Mean 0}

RMS 0

z [cm]

-400-200 0 200 400 -1 -0.5 0 0.5 1

Entries 0 Mean 0

Not Checked

CMX Z (Stub) ^{Entries 0}_{Mean 0}

RMS 0

x [cm] Δ -60 -40 -20 0 20 40 60 -1 -0.5 0 0.5 1

Entries 0 Mean 0

Not Checked xΔ CMX

ObjectMon #103 MuonMonitor Slide Show 1

Run:257720 Event: 120196 # of Events:1305 Time: Sun Feb 10 21:19:46 2008 Ref.Run:253973

Entries 0 Mean 0 RMS 0

ϕ 0 100 200 300 -1 -0.5 0 0.5 1 Entries 0

Not Checked

(Stub) ϕ BMU ^{Entries 0}_{Mean 0}

RMS 0

z [cm]

-500 0 500 -1 -0.5 0 0.5 1

Entries 0 Mean 0

Not Checked

BMU Z (Stub) ^{Entries 0}_{Mean 0}

RMS 0

x [cm] Δ -60 -40 -20 0 20 40 60 -1 -0.5 0 0.5 1

Entries 0 Mean 0

Not Checked xΔ BMU

Entries 0 Mean 0 RMS 0

N 0 2 4 6 8 10 -1 -0.5 0 0.5 1 Not Checked

Number of Muons Bmu Entries 0 Mean 0 RMS 0

T charge/p

-1 -0.5 0 0.5 1 -1 -0.5 0 0.5 1

Entries 0

Mean 0.0000

Not Checked Bmu T Charge/p

Entries 0 Mean 0 RMS 0

type

0 2 4 6 8 10 -1 -0.5 0 0.5 1 Not Checked

Muon Type

ObjectMon #99 MuonMonitor Muons by System

Run:257720 Event: 120196 # of Events:1305 Time: Sun Feb 10 21:19:46 2008 Ref.Run:253973

Entries 0 Mean 0 RMS 0

ϕ 0 100 200 300 -1 -0.5 0 0.5 1 Not Checked ϕ Muon CMU ^{Entries 0}_{Mean 0}

RMS 0

η -2 -1 0 1 2 -1 -0.5 0 0.5 1

Entries 0 Mean 0

Not Checked η Muon CMU ^{Entries 0}_{Mean 0}

RMS 0

x [cm] Δ -40 -20 0 20 40 -1 -0.5 0 0.5 1

Entries 0 Mean 0

Not Checked xΔ CMU

Entries 0 Mean 0 RMS 0

ϕ 0 100 200 300 -1 -0.5 0 0.5 1 Not Checked ϕ Muon CMP ^{Entries 0}_{Mean 0}

RMS 0

η -2 -1 0 1 2 -1 -0.5 0 0.5 1

Entries 0 Mean 0

Not Checked η Muon CMP ^{Entries 0}_{Mean 0}

RMS 0

x [cm] Δ -40 -20 0 20 40 -1 -0.5 0 0.5 1

Entries 0 Mean 0

Not Checked xΔ CMP

Entries 0 Mean 0 RMS 0

ϕ 0 100 200 300 -1 -0.5 0 0.5 1 Not Checked ϕ Muon CMX ^{Entries 0}_{Mean 0}

RMS 0

η -2 -1 0 1 2 -1 -0.5 0 0.5 1

Entries 0 Mean 0

Not Checked η Muon CMX ^{Entries 0}_{Mean 0}

RMS 0

x [cm] Δ -60 -40 -20 0 20 40 60 -1 -0.5 0 0.5 1

Entries 0 Mean 0

Not Checked xΔ CMX

ObjectMon #101 MuonMonitor Muons Generic

Run:257720 Event: 120196 # of Events:1305 Time: Sun Feb 10 21:19:46 2008 Ref.Run:253973

Entries 0 Mean 0 RMS 0

type

0 2 4 6 8 10 -1 -0.5 0 0.5 1 Not Checked

Muon Type

Entries 0 Mean 0 RMS 0

N 0 2 4 6 8 10 1 10 210 310

Entries 1305

RMS -0

=8.1e+02 (> 5) 2χ Number of Muons