Jet Pt (GeV)

5 10 15 20 25 30 35 40

Efficiency

0.8 0.82

0.84

0.86

0.88 0.9 0.92

0.94

SUSY LM1, Level1_JetPt>20 L1HTT100, MHT>50 HT>200 HT>250 HT>300

Jet Pt (GeV)

5 10 15 20 25 30 35 40

Efficiency

0.8 0.82

0.84

0.86

0.88 0.9 0.92

0.94

SUSY LM1, Level1_JetPt>20 L1HTT100, MHT>75 HT>200 HT>250 HT>300

Jet Pt (GeV)

5 10 15 20 25 30 35 40

Efficiency

0.8 0.82

0.84

0.86

0.88 0.9 0.92

0.94

SUSY LM1, Level1_JetPt>20 L1HTT100, MHT>100 HT>200 HT>250 HT>300

Jet Pt (GeV)

5 10 15 20 25 30 35 40

Efficiency

0.8 0.82

0.84

0.86

0.88 0.9 0.92

0.94

SUSY LM1, Level1_JetPt>20 L1HTT200, MHT>50 HT>200 HT>250 HT>300

Jet Pt (GeV)

5 10 15 20 25 30 35 40

Efficiency

0.8 0.82

0.84

0.86

0.88 0.9 0.92

0.94

SUSY LM1, Level1_JetPt>20 L1HTT200, MHT>75 HT>200 HT>250 HT>300

Jet Pt (GeV)

5 10 15 20 25 30 35 40

Efficiency

0.8 0.82

0.84

0.86

0.88 0.9 0.92

0.94

SUSY LM1, Level1_JetPt>20 L1HTT200, MHT>100 HT>200 HT>250 HT>300

Jet Pt (GeV)

5 10 15 20 25 30 35 40

Efficiency

0.8 0.82

0.84

0.86

0.88 0.9 0.92

0.94

SUSY LM1, Level1_JetPt>20 L1HTT250, MHT>50 HT>200 HT>250 HT>300

Jet Pt (GeV)

5 10 15 20 25 30 35 40

Efficiency

0.8 0.82

0.84

0.86

0.88 0.9 0.92

0.94

SUSY LM1, Level1_JetPt>20 L1HTT250, MHT>75 HT>200 HT>250 HT>300

Jet Pt (GeV)

5 10 15 20 25 30 35 40

Efficiency

0.8 0.82

0.84

0.86

0.88 0.9 0.92

0.94

SUSY LM1, Level1_JetPt>20 L1HTT250, MHT>100 HT>200 HT>250 HT>300

Jet Pt (GeV)

5 10 15 20 25 30 35 40

Efficiency

0.8 0.82

0.84

0.86

0.88 0.9 0.92

0.94

SUSY LM1, Level1_JetPt>20 L1HTT300, MHT>50 HT>200 HT>250 HT>300

Jet Pt (GeV)

5 10 15 20 25 30 35 40

Efficiency

0.8 0.82

0.84

0.86

0.88 0.9 0.92

0.94

SUSY LM1, Level1_JetPt>20 L1HTT300, MHT>75 HT>200 HT>250 HT>300

Jet Pt (GeV)

5 10 15 20 25 30 35 40

Efficiency

0.8 0.82

0.84

0.86

0.88 0.9 0.92

0.94

SUSY LM1, Level1_JetPt>20 L1HTT300, MHT>100 HT>200 HT>250 HT>300