TrigMon #181 PulsarMonitor 2.5.0.0_Pulsar Monitor

Run:200719 Event: 1884460 # of Events:12740 Time: Fri Jul 8 11:47:27 2005

err: 97 hr: 7 OK

Cluster err: 0 hr: 0 OK CES err: 1 hr: 0 OK

Muon err: 1723 hr: 1 PAGE L2! issue HRR SVT err: 98 hr: 0 OK Merger err: 98 hr: 0 OK

TL2D