ObjectMon #2 TimeMonitor HADTDC Timing

Run:192278 Event: 2723198 # of Events:54470 Time: Thu Jan 13 04:35:39 2005 Ref.Run:191783

had. cell energy [GeV]

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 Entries 327563

CHA: Eff. Eff. Check Ok GOOD

raw time [ns]

550 560 570 580 590

Events

0 2000

4000

6000

8000

Entries 342558 Mean 569.3 RMS 7.231

CHA: Raw Time /ndf= 7.8 (<22) 2χ GOOD

Width [ns]

50 55 60

Events

0

Entries 342558 Mean 55.47 RMS 2.641

CHA: Hit Width

/ndf= 21 (<22) 2χ GOOD

had. cell energy [Gev]

0 2 4 6 8 10

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6

Entries 442314

PHA: Eff. Eff. Check Ok GOOD

raw time [ns]

550 560 570 580

Events

0 5000

Entries 617124 Mean 562 RMS 5.908

PHA: Raw Time /ndf= 4.6 (<27) 2χ GOOD

Width [ns]

50 55 60

Events

0

Entries 617124 Mean 56.95 RMS 2.664

PHA: Hit Width

/ndf= 5.4 (<27) 2χ GOOD

had. cell energy [GeV]

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6

HADTDCEffWHA Entries 109918 Mean 1.838 RMS 0.6827

WHA: Eff. Eff. Check Ok GOOD

raw time [ns]

550 560 570 580

Events

0 1000

2000

3000

4000

5000

6000

Entries 118051 Mean 566.2 RMS 7.735

WHA: Raw Time /ndf= 1.7 (<17) 2χ GOOD

Width [ns]

50 55 60

Events

0 2000

4000

6000

8000

RawWidthWHA Entries 118051 Mean 54.32 RMS 2.628

WHA: Hit Width /ndf= 2.8 (<17) 2χ GOOD