2 of 24Fermi National Accelerator Lab CDF UPGRADE

ELECTRONICS

Theresa M. Shaw

RD/EED/EES

ATMS-ADMEM-041597-P2

ADMEM - PreProduction

CDF Front-End Slave Interface

VMEbus Connectors

6583174658REVSNDWG NO321ABDCA74BDCREVISIONSAPPROVEDDATEDESCRIPTION REV SCALE

FSMC NO

DWG NO

SHEETD

SIZE5X32DIN

HARTING-0201-160-2101

P3A32A31A30A29A28A27A26A25A24A23A22A21A20A19A18A17A16A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1C32C31C30C29C28C27C26C25C24C23C22C21C20C19C18C17C16C15C14C13C12C11C10C9C8C7C6C5C4C3C2C1B32B31B30B29B28B27B26B25B24B23B22B21B20B19B18B17B16B15B14B13B12B11B10B9B8B7B6B5B4B3B2B1d32d31d30d29d28d27d26d25d24d23d22d21d20d19d18d17d16d15d14d13d12d11d10d9d8d7d6d5d4d3d2d1z32z31z30z29z28z27z26z25z24z23z22z21z20z19z18z17z16z15z14z13z12z11z10z9z8z7z6z5z4z3z2z1AGNDSIG_IN(5)SIG_IN(3)SIG_IN(1)SIG_IN(7)SIG_IN(9)SIG_IN(11)

SIG_IN(13)

SIG_IN(15)

SIG_IN(17)

SIG_IN(19)

SIG_IN(0)

SIG_IN(2)

SIG_IN(4)

SIG_IN(6)

SIG_IN(8)

SIG_IN(10)

SIG_IN(12)

SIG_IN(14)

SIG_IN(16)

SIG_IN(18)

SIG_RET(0)

SIG_RET(1)

SIG_RET(2)

SIG_RET(3)

SIG_RET(4)

SIG_RET(5)

SIG_RET(6)

SIG_RET(7)

SIG_RET(8)

SIG_RET(9)

SIG_RET(10)

SIG_RET(11)

SIG_RET(12)

SIG_RET(13)

SIG_RET(14)

SIG_RET(15)

SIG_RET(16)

SIG_RET(17)

SIG_RET(18)

SIG_RET(19)

EVEN NUMBERED SIGNAL INPUTS

ODD NUMBERED SIGNAL INPUTS

SIGNAL RETURNS

SIG_RET(0:19)

SIG_IN(0:19)E:\JOBS_ADMEM\Analog_Admem\Analog_Admem\vbdc\admem_pre_prod.sbk(1;34) Mon Jul 20 14:38:36 1998