ObjectMon #2 TimeMonitor HADTDC Timing

Run:198379 Event: 9563395 # of Events:68168 Time: Sat May 21 03:20:24 2005 Ref.Run:197808

had. cell energy [GeV]

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 Entries 400170

CHA: Eff. Eff. Check Ok GOOD

corrected time [ns]

-10 -5 0 5

Events

2000

4000

6000

8000

Entries 400170 Mean -1.726 RMS 3.846

CHA: Corr. Time Check Ok GOOD

Width [ns]

0 20 40 60

Events

1 10 210 310 410 510

Entries 401929 Mean 56.62 RMS 3.851

CHA: Hit Width Check Ok GOOD

had. cell energy [Gev]

0 2 4 6 8 10

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 Entries 445284

PHA: Eff. Eff. Check Ok GOOD

corrected time [ns]

-10 -5 0 5

Events

0 5000

Entries 530063 Mean -1.527 RMS 3.086

PHA: Corr. Time Check Ok GOOD

Width [ns]

0 20 40 60

Events

1 10 210 310 410 510

Entries 537759 Mean 58.38 RMS 4.274

PHA: Hit Width Check Ok GOOD

had. cell energy [GeV]

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 Entries 126969

WHA: Eff. Eff. Check Ok GOOD

corrected time [ns]

-10 -5 0 5

Events

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Entries 126969 Mean -1.945 RMS 4.157

WHA: Corr. Time

Check Ok GOOD

Width [ns]

0 20 40 60

Events

1 10 210 310 410

Entries 132614 Mean 55.95 RMS 4.792

WHA: Hit Width Check Ok GOOD