Q 2Q 2SteelTrack ChamberCalorimeter Concrete Shield in Tevatron tunnel

Key:Q 4 Q 3 CDF Shielding Design for Run II Q 4 Q 3RecycledForward Calorimetershields upstreamTevatron lossesNew Shield around quadsPlug moved backfor Tracker AccessA d d i t i o n a l Concrete Wall"Snout" on Toroids helps shield Muon SystemsCMEXShield between beampipe and Muon SystemsIMUSteel betweentoroids shieldsIMU from beampipe