Ave. Inst. Luminosity (E 30 cm-2 s-1)

40 60 80 100 120 140 160 180 200

Cross Section (nb)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 L2_EM70_v4 Cross Section vs. Inst. Lum

Run number 244417 Run number 244344 Run number 244343 Run number 244342 Run number 244340 Run number 244338 Run number 244335 Run number 244299 Not used in the fit