IP 60 80 100 120 140 160 180 200 220

Mean Time (musc)

0

200

400

600

800

1000

tmp2 Nent = 100980 Mean = 130.4 RMS = 53.89

COT

CCAL

PCAL

WCAL

CLC

MUONS XFT L1G L1CL

L2CL

L2DE SVT

muon-sci00

hadron-tim00 cmp00

xft-xtrp00 muon-trig00

cot-pulser00

Read-out Time vs Crate tmp2

IP 60 80 100 120 140 160 180 200 220

Mean Time (musc)

0 5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

tmp4 Nent = 100980 Mean = 130.4 RMS = 53.89

COT

CCAL

PCAL

WCAL

CLC

MUONS XFT L1G L1CL

L2CL L2DE SVT

muon-sci00

hadron-tim00 cmp00

xft-xtrp00 muon-trig00

cot-pulser00

Idle Time vs IP^{tmp4}_{Nent = 100980Mean = 130.4}

IP 60 80 100 120 140 160 180 200 220 bytes

0 500 1000

1500

2000

2500

3000

3500

size Nent = 100980 Mean = 130.4 RMS = 53.89

COT

CCAL

PCAL

WCAL

CLC

MUONS XFT L1G L1CL

L2CL

L2DE SVT

muon-sci00

hadron-tim00 cmp00

xft-xtrp00 muon-trig00

cot-pulser00

Event Size vs Crate size