Ave. Inst. Luminosity (E 30 cm-2 s-1)

20 40 60 80 100 120 140

Cross Section (nb)

0

2000

4000

6000

8000

10000

L1_JET10_&_SUMET90_v5 Cross Section vs. Inst. Lum

Run number 219350 Run number 219345 Run number 219313 Run number 219312 Run number 219306 Run number 219269 Run number 219268 Run number 219267 Run number 219266 Run number 219265 Run number 219237 Run number 219232 Run number 219225 Run number 219224 Run number 219223 Run number 219222 Run number 219221 Run number 219219 Not used in the fit