SumEt

Entries 7000 Mean 67.37 RMS 20.12 Underflow 0 Overflow 0 Integral 7000

50 100 150 200 250 300 0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

SumEt of 4b’s w GRAPPA cut_{SumEt_cut}

Entries 154 Mean 153.1 RMS 31.76 Underflow 0 Overflow 0 Integral 154

50 100 150 200 250 300 0

5

10

15

20

25

SumEt_cut

SumEt of 4b’s w L3 cut