ObjectMon #2 TimeMonitor HADTDC Timing

Run:257330 Event: 239932 # of Events:1685 Time: Tue Feb 5 16:56:52 2008 Ref.Run:243070

had. cell energy [GeV]

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 Entries 12618

CHA: Eff. Eff. Check Ok

GOOD

corrected time [ns]

-10 -5 0 5 10

Events

0 100 200 300 400 500 600 700

Entries 12849 Mean -0.0579 RMS 4.248

CHA: Corr. Time Check Ok

GOOD

Width [ns]

0 20 40 60 80

Events

1 10 210 310

Entries 12849 Mean 55.88 RMS 3.825

CHA: Hit Width Check Ok

GOOD

had. cell energy [Gev]

0 2 4 6 8 10

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 Entries 16871

PHA: Eff. Eff. Check Ok

GOOD

corrected time [ns]

-5 0 5

Events

0 200 400 600 800 1000

1200

1400

Entries 21028 Mean -0.1485 RMS 3.097

PHA: Corr. Time Check Ok

GOOD

Width [ns]

0 20 40 60 80

Events

1 10 210 310

Entries 21028 Mean 57.87 RMS 4.545

PHA: Hit Width Check Ok

GOOD

had. cell energy [GeV]

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 Entries 4411

WHA: Eff. Eff. Check Ok

GOOD

corrected time [ns]

-10 -5 0 5 10

Events

50 100 150 200 250

Entries 4498 Mean -0.5623 RMS 4.13

WHA: Corr. Time

Check Ok

GOOD

Width [ns]

0 20 40 60 80

Events

10

210

310

Entries 4498 Mean 55.35 RMS 4.87

WHA: Hit Width Check Ok

GOOD