ObjectMon #2 TimeMonitor HADTDC Timing

Run:199041 Event: 6994580 # of Events:94865 Time: Mon Jun 6 11:22:04 2005 Ref.Run:197808

had. cell energy [GeV]

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 Entries 590620

CHA: Eff. Eff. Check Ok GOOD

corrected time [ns]

-10 -5 0 5

Events

5000

Entries 590620 Mean -2.295 RMS 3.95

CHA: Corr. Time Check Failed [2] BAD

Width [ns]

0 20 40 60

Events

1 10 210 310 410 510

Entries 593349 Mean 56.35 RMS 3.81

CHA: Hit Width Check Ok GOOD

had. cell energy [Gev]

0 2 4 6 8 10

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 Entries 736011

PHA: Eff. Eff. Check Ok GOOD

corrected time [ns]

-10 -5 0 5

Events

0

Entries 882646 Mean -1.484 RMS 3.068

PHA: Corr. Time Check Ok GOOD

Width [ns]

0 20 40 60

Events

1 10 210 310 410 510

Entries 893236 Mean 58.39 RMS 4.292

PHA: Hit Width Check Ok GOOD

had. cell energy [GeV]

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 Entries 193961

WHA: Eff. Eff. Check Ok GOOD

corrected time [ns]

-10 -5 0 5

Events

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Entries 193961 Mean -2.398 RMS 4.279

WHA: Corr. Time Check Failed [2] BAD

Width [ns]

0 20 40 60

Events

1 10 210 310 410

Entries 201916 Mean 55.79 RMS 4.807

WHA: Hit Width Check Ok GOOD