150

10,000

200

500

1,000

2,000

5,000

SPECIFIC CONDUCTANCE, IN uS/CM

LOG SCALE

55 85

55 60 65 70 75 80

SALT FRONT LOCATION, IN RIVER MILES ABOVE BATTERY, NYC

Date, 250 mg/L Cl, 100 mg/L Cl Fri. Aug. 25, -4.9, -3.2 Sat. Aug. 26, -2.8, -0.6 Mon. Aug. 28, -1.1, +1.4 Tues. Aug. 29, -0.5, +2.5 Wed. Aug. 30, -1.0, +2.0 Thur. Aug. 31, -0.7, +2.0 Fri. Sept. 1, -0.5, +2.3 Tues. Sept. 5, -0.1, +3.4 Thur. Sept. 7, +1.1, +4.4 Fri. Sept. 8, -0.3, +3.4 Mon. Sept. 11, +0.4, +4.4 Tues. Sept. 12, -0.2, +3.8 Wed. Sept. 13, -0.1, +4.0 Fri. Sept. 15, -2.8, +0.9 Thur. Sept. 21, -2.0, +2.2 Mon. Sept. 25, -0.1, +3.4 Tues. Sept. 26, +0.5, +3.6

PROVISIONAL U.S. GEOLOGICAL SURVEY DATA SALT FRONT LOCATION AT HIGH SLACK TIDE DISTANCE FROM POUGHKEEPSIE INTAKES

POUGHKEEPSIE INTAKES AT RIVER MILE 77.2 (HIGHLAND @ 76.5, HYDE PARK @ 81.0)

DRINKING WATER STANDARD (250 mg/L CHLORIDES)

SALT FRONT (100 mg/L CHLORIDES)

Distance from intakes: miles downstream - miles upstream +

CHELSEA PUMP STN.