ObjectMon #2 TimeMonitor HADTDC Timing

Run:257106 Event: 8456637 # of Events:39081 Time: Fri Feb 1 21:03:45 2008 Ref.Run:243070

had. cell energy [GeV]

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 Entries 287716

CHA: Eff. Eff. Check Ok GOOD

corrected time [ns]

-10 -5 0 5 10

Events

2000

4000

6000

8000

Entries 287716 Mean 0.008811 RMS 4.173

CHA: Corr. Time Check Ok GOOD

Width [ns]

0 20 40 60 80

Events

1 10 210 310 410

Entries 287707 Mean 55.88 RMS 3.773

CHA: Hit Width Check Ok GOOD

had. cell energy [Gev]

0 2 4 6 8 10

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 Entries 368621

PHA: Eff. Eff. Check Ok GOOD

corrected time [ns]

-5 0 5

Events

0 5000

Entries 438492 Mean -0.09851 RMS 3.161

PHA: Corr. Time Check Ok GOOD

Width [ns]

0 20 40 60 80

Events

1 10 210 310 410 510

Entries 438475 Mean 57.94 RMS 4.536

PHA: Hit Width Check Ok GOOD

had. cell energy [GeV]

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 Entries 100856

WHA: Eff. Eff. Check Ok GOOD

corrected time [ns]

-10 -5 0 5 10

Events

1000

2000

3000

4000

5000

Entries 100856 Mean -0.3771 RMS 4.284

WHA: Corr. Time

Check Ok GOOD

Width [ns]

0 20 40 60 80

Events

1 10 210 310 410

Entries 100851 Mean 55.3 RMS 4.857

WHA: Hit Width Check Ok GOOD