ION WAKE DENSITY

X (Obstacle Radii) = V-convect * t

Y (Obstacle Radii)

-0 -8 -16 -24 -32

0

4

-4

Void

Low Density

Streamers

Wake

Fill-in via ES Instability

ELECTRON WAKE DENSITY

X (Obstacle Radii) = V-convect * t

Y (Obstacle Radii)

4

-4

0

-0 -8 -16 -24 -32