ObjectMon #2 TimeMonitor HADTDC Timing

Run:196441 Event: 15538524 # of Events:219897 Time: Thu Apr 14 09:17:56 2005 Ref.Run:196352

had. cell energy [GeV]

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 Entries 1279499

CHA: Eff. Eff. Check Ok GOOD

corrected time [ns]

-10 -5 0 5 10

Events

0

Entries 1279499 Mean -0.998 RMS 3.912

CHA: Corr. Time /ndf= 16 (<41) 2χ GOOD

Width [ns]

0 20 40 60

Events

1 10 210 310 410 510

Entries 1285267 Mean 56.4 RMS 3.825

CHA: Hit Width /ndf= 2 (<41) 2χ GOOD

had. cell energy [Gev]

0 2 4 6 8 10

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 Entries 1453530

PHA: Eff. Eff. Check Ok GOOD

corrected time [ns]

-10 -5 0 5

Events

0 20 40 60 80 100 310 × Entries 1736402 Mean -0.8459 RMS 3.176

PHA: Corr. Time /ndf= 38 (<50) 2χ GOOD

Width [ns]

0 20 40 60

Events

1 10 210 310 410 510

Entries 1761928 Mean 58.36 RMS 4.315

PHA: Hit Width

/ndf= 1.8 (<50) 2χ GOOD

had. cell energy [GeV]

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 Entries 400083

WHA: Eff. Eff. Check Ok GOOD

corrected time [ns]

-10 -5 0 5 10

Events

0 2000

4000

6000

8000

Entries 400083 Mean -1.009 RMS 4.244

WHA: Corr. Time /ndf= 5.5 (<23) 2χ GOOD

Width [ns]

0 20 40 60

Events

1 10 210 310 410 510

Entries 417860 Mean 55.84 RMS 4.8

WHA: Hit Width /ndf= 1.9 (<23) 2χ GOOD