ObjectMon #2 TimeMonitor HADTDC Timing

Run:205070 Event: 6644703 # of Events:42686 Time: Tue Oct 4 15:53:35 2005 Ref.Run:204204

had. cell energy [GeV]

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 Entries 263161

CHA: Eff. Eff. Check Ok GOOD

corrected time [ns]

-10 -5 0 5 10

Events

0 2000

4000

6000

8000

Entries 263161 Mean 0.4214 RMS 4.021

CHA: Corr. Time Check Ok GOOD

Width [ns]

0 20 40 60 80

Events

1 10 210 310 410

Entries 263160 Mean 56.25 RMS 4.042

CHA: Hit Width Check Ok GOOD

had. cell energy [Gev]

0 2 4 6 8 10

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 Entries 348549

PHA: Eff. Eff. Check Ok GOOD

corrected time [ns]

-5 0 5

Events

0 5000

Entries 416057 Mean 0.4572 RMS 3.03

PHA: Corr. Time Check Ok GOOD

Width [ns]

0 20 40 60 80

Events

1 10 210 310 410 510

Entries 416054 Mean 58.29 RMS 4.339

PHA: Hit Width Check Ok GOOD

had. cell energy [GeV]

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 Entries 88496

WHA: Eff. Eff. Check Ok GOOD

corrected time [ns]

-10 -5 0 5 10

Events

0 1000

2000

3000

4000

5000

Entries 88496 Mean 0.3634 RMS 4.181

WHA: Corr. Time

Check Ok GOOD

Width [ns]

0 20 40 60 80

Events

1 10 210 310 410

Entries 88495 Mean 55.64 RMS 4.912

WHA: Hit Width Check Ok GOOD