ObjectMon #2 TimeMonitor HADTDC Timing

Run:202073 Event: 1141366 # of Events:12964 Time: Mon Aug 1 15:39:02 2005 Ref.Run:200719

had. cell energy [GeV]

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 Entries 81032

CHA: Eff. Eff. Check Ok GOOD

corrected time [ns]

-10 -5 0 5 10

Events

0 500 1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Entries 81032 Mean -0.153 RMS 3.888

CHA: Corr. Time Check Ok GOOD

Width [ns]

0 20 40 60 80

Events

1 10 210 310 410

Entries 81032 Mean 56.15 RMS 4.053

CHA: Hit Width Check Ok GOOD

had. cell energy [Gev]

0 2 4 6 8 10

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 Entries 106399

PHA: Eff. Eff. Check Ok GOOD

corrected time [ns]

-5 0 5

Events

0 1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Entries 128736 Mean -0.07197 RMS 2.969

PHA: Corr. Time Check Ok GOOD

Width [ns]

0 20 40 60 80

Events

1 10 210 310 410

Entries 128736 Mean 58.24 RMS 4.314

PHA: Hit Width Check Ok GOOD

had. cell energy [GeV]

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 Entries 26283

WHA: Eff. Eff. Check Ok GOOD

corrected time [ns]

-10 -5 0 5 10

Events

200 400 600 800 1000

1200

1400

Entries 26283 Mean -0.07683 RMS 4.276

WHA: Corr. Time

Check Ok GOOD

Width [ns]

0 20 40 60 80

Events

1 10 210 310

Entries 26283 Mean 55.72 RMS 4.959

WHA: Hit Width Check Ok GOOD