ObjectMon #2 TimeMonitor HADTDC Timing

Run:195742 Event: 7996266 # of Events:103048 Time: Sat Mar 26 13:05:18 2005 Ref.Run:194147

had. cell energy [GeV]

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 Entries 591027

CHA: Eff. Eff. Check Ok GOOD

raw time [ns]

550 560 570 580 590

Events

0 5000

Entries 613036 Mean 568.9 RMS 7.253

CHA: Raw Time

/ndf= 45 (>27) 2χ BAD

Width [ns]

50 55 60

Events

0

Entries 613036 Mean 55.43 RMS 2.612

CHA: Hit Width

/ndf= 10 (<27) 2χ GOOD

had. cell energy [Gev]

0 2 4 6 8 10

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6

Entries 687085

PHA: Eff. Eff. Check Ok GOOD

raw time [ns]

550 560 570 580

Events

0

Entries 889246 Mean 561.7 RMS 6.027

PHA: Raw Time

/ndf= 77 (>33) 2χ BAD

Width [ns]

50 55 60

Events

0 20 40 60 80 100 120 140 310 × Entries 889246 Mean 56.95 RMS 2.668

PHA: Hit Width

/ndf= 14 (<33) 2χ GOOD

had. cell energy [GeV]

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6

HADTDCEffWHA Entries 187603 Mean 1.839 RMS 0.6823

WHA: Eff. Eff. Check Ok GOOD

raw time [ns]

550 560 570 580

Events

0 2000

4000

6000

8000

Entries 200782 Mean 566 RMS 7.725

WHA: Raw Time

/ndf= 11 (<19) 2χ GOOD

Width [ns]

50 55 60

Events

0 5000

RawWidthWHA Entries 200782 Mean 54.3 RMS 2.659

WHA: Hit Width /ndf= 4.4 (<19) 2χ GOOD