ObjectMon #2 TimeMonitor HADTDC Timing

Run:204413 Event: 15601227 # of Events:153344 Time: Sat Sep 17 08:52:45 2005 Ref.Run:204204

had. cell energy [GeV]

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 Entries 829763

CHA: Eff. Eff. Check Ok GOOD

corrected time [ns]

-10 -5 0 5 10

Events

5000

Entries 829763 Mean 0.1374 RMS 3.927

CHA: Corr. Time Check Ok GOOD

Width [ns]

0 20 40 60 80

Events

1 10 210 310 410 510

Entries 829762 Mean 56.19 RMS 4.017

CHA: Hit Width Check Ok GOOD

had. cell energy [Gev]

0 2 4 6 8 10

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 Entries 976740

PHA: Eff. Eff. Check Ok GOOD

corrected time [ns]

-5 0 5

Events

0

Entries 1152587 Mean 0.08172 RMS 3.174

PHA: Corr. Time Check Ok GOOD

Width [ns]

0 20 40 60 80

Events

1 10 210 310 410 510

Entries 1152580 Mean 58.19 RMS 4.336

PHA: Hit Width Check Ok GOOD

had. cell energy [GeV]

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 Entries 276480

WHA: Eff. Eff. Check Ok GOOD

corrected time [ns]

-10 -5 0 5 10

Events

2000

4000

6000

8000

Entries 276480 Mean 0.1992 RMS 4.199

WHA: Corr. Time

Check Ok GOOD

Width [ns]

0 20 40 60 80

Events

1 10 210 310 410

Entries 276478 Mean 55.63 RMS 4.891

WHA: Hit Width Check Ok GOOD