TrigMon #141 XFTTriggerMonitor2 1.5.1.1: XFT Track Segment Occupancy Plots (SL2 and SL4)

Run:266717 Event: 5233780 # of Events:7960 Time: Sun Aug 31 09:31:13 2008

CDF phi (degrees)

0 50 100 150 200 250 300 350

COT SL2 Segment Occupancy

100

150

200

250

300

350

3 10× COT SL2 Segment Occupancy vs. Phi

CDF phi (degrees)

0 50 100 150 200 250 300 350

COT SL4 Segment Occupancy

30000

40000

50000

60000

70000

80000

COT SL4 Segment Occupancy vs. Phi

CDF phi (degrees)

0 50 100 150 200 250 300 350

XFT Cell Number

0

1

2

3

4

5

6

7

0 1 2 3 4 5 6 7 Status = OKAY

COT SL2 TrigSim vs. Data Discrepancy

CDF phi (degrees)

0 50 100 150 200 250 300 350

XFT Cell Number

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Status = OKAY

COT SL4 TrigSim vs. Data Discrepancy