\relax 
\@writefile{toc}{\contentsline {subsection}{\numberline {6.1}\color  {red}Definitions}{2}}
\@writefile{toc}{\contentsline {subsubsection}{\numberline {6.1.1}\color  {blue}WARNING}{2}}
\@writefile{toc}{\contentsline {subsubsection}{\numberline {6.1.2}\color  {blue}emittance}{2}}
\@writefile{toc}{\contentsline {subsubsection}{\numberline {6.1.3}\color  {blue}Partition Functions}{2}}
\@writefile{toc}{\contentsline {subsubsection}{\numberline {6.1.4}\color  {blue}Longitudinal Heating Terms}{3}}
\@writefile{toc}{\contentsline {subsubsection}{\numberline {6.1.5}\color  {blue}Emittance changes}{3}}
\@writefile{toc}{\contentsline {subsection}{\numberline {6.2}\color  {red}Transverse Cooling}{3}}
\@writefile{toc}{\contentsline {subsubsection}{\numberline {6.2.1}\color  {blue}Partition Functions}{3}}
\@writefile{toc}{\contentsline {subsubsection}{\numberline {6.2.2}\color  {blue}Cooling rate vs. Energy}{4}}
\@writefile{toc}{\contentsline {subsubsection}{\numberline {6.2.3}\color  {blue}Heating Terms}{5}}
\@writefile{toc}{\contentsline {subsubsection}{\numberline {6.2.4}\color  {blue}Beam Divergence Angles}{7}}
\@writefile{toc}{\contentsline {subsection}{\numberline {6.3}\color  {red}Focusing Systems}{8}}
\@writefile{toc}{\contentsline {subsubsection}{\numberline {6.3.1}\color  {blue}Solenoid}{8}}
\@writefile{toc}{\contentsline {subsubsection}{\numberline {6.3.2}\color  {blue}Current Carrying Rod}{8}}
\@writefile{toc}{\contentsline {subsubsection}{\numberline {6.3.3}\color  {blue}Minimum Transverse Emitances}{9}}
\@writefile{toc}{\contentsline {subsection}{\numberline {6.4}\color  {red}Longitudinal and 6D Cooling}{10}}
\@writefile{toc}{\contentsline {subsubsection}{\numberline {6.4.1}\color  {blue}Longitudinal Cooling}{10}}
\@writefile{toc}{\contentsline {subsubsection}{\numberline {6.4.2}\color  {blue}Energy Loss}{11}}
\@writefile{toc}{\contentsline {subsubsection}{\numberline {6.4.3}\color  {blue}Longitudinal "Cooling"}{11}}
\@writefile{toc}{\contentsline {subsubsection}{\numberline {6.4.4}\color  {blue}Partition Functions vs. Energy}{12}}
\citation{perkins}
\@writefile{toc}{\contentsline {subsubsection}{\numberline {6.4.5}\color  {blue}6D Cooling Rate vs. Energy}{13}}
\@writefile{toc}{\contentsline {subsubsection}{\numberline {6.4.6}\color  {blue}Heating Terms}{13}}
\@writefile{toc}{\contentsline {subsubsection}{\numberline {6.4.7}\color  {blue}rf and bunch length}{14}}
\@writefile{toc}{\contentsline {subsection}{\numberline {6.5}\color  {red}minimum 6D emittances vs. Energy}{15}}
\@writefile{toc}{\contentsline {subsubsection}{\numberline {6.5.1}\color  {blue}Comparisons}{18}}
\@writefile{toc}{\contentsline {subsection}{\numberline {6.6}\color  {red}Conclusion}{19}}
\@writefile{toc}{\contentsline {subsubsection}{\numberline {6.6.1}\color  {blue}Complications}{19}}
