ObjectMon #2 TimeMonitor HADTDC Timing

Run:195651 Event: 2703336 # of Events:47921 Time: Wed Mar 23 08:04:53 2005 Ref.Run:194147

had. cell energy [GeV]

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 Entries 268735

CHA: Eff. Eff. Check Ok GOOD

raw time [ns]

550 560 570 580 590

Events

0 2000

4000

6000

8000

Entries 278148 Mean 568.8 RMS 7.26

CHA: Raw Time

/ndf= 35 (>21) 2χ BAD

Width [ns]

50 55 60

Events

0 5000

Entries 278148 Mean 55.43 RMS 2.616

CHA: Hit Width

/ndf= 3.4 (<21) 2χ GOOD

had. cell energy [Gev]

0 2 4 6 8 10

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6

Entries 306734

PHA: Eff. Eff. Check Ok GOOD

raw time [ns]

550 560 570 580

Events

0 5000

Entries 392014 Mean 561.6 RMS 6.056

PHA: Raw Time

/ndf= 77 (>23) 2χ BAD

Width [ns]

50 55 60

Events

0

Entries 392014 Mean 56.94 RMS 2.672

PHA: Hit Width

/ndf= 8.2 (<23) 2χ GOOD

had. cell energy [GeV]

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6

HADTDCEffWHA Entries 85879 Mean 1.839 RMS 0.6825

WHA: Eff. Eff. Check Ok GOOD

raw time [ns]

550 560 570 580

Events

0 500 1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Entries 91712 Mean 565.8 RMS 7.782

WHA: Raw Time

/ndf= 11 (<17) 2χ GOOD

Width [ns]

50 55 60

Events

0 2000

4000

6000

8000

RawWidthWHA Entries 91712 Mean 54.29 RMS 2.639

WHA: Hit Width /ndf= 2.1 (<17) 2χ GOOD