ObjectMon #2 TimeMonitor HADTDC Timing

Run:206433 Event: 955170 # of Events:10932 Time: Wed Nov 2 14:14:35 2005 Ref.Run:205314

had. cell energy [GeV]

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 Entries 61868

CHA: Eff. Eff. Check Ok

GOOD

corrected time [ns]

-10 -5 0 5 10

Events

500 1000

1500

2000

2500

3000

3500

Entries 61868 Mean 1.407 RMS 4.044

CHA: Corr. Time Check Ok

GOOD

Width [ns]

0 20 40 60 80

Events

1 10 210 310 410

Entries 61867 Mean 56.15 RMS 4.034

CHA: Hit Width Check Ok

GOOD

had. cell energy [Gev]

0 2 4 6 8 10

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 Entries 76731

PHA: Eff. Eff. Check Ok

GOOD

corrected time [ns]

-5 0 5 10

Events

0 1000

2000

3000

4000

5000

6000

Entries 90641 Mean 1.33 RMS 3.141

PHA: Corr. Time Check Ok

GOOD

Width [ns]

0 20 40 60 80

Events

1 10 210 310 410

Entries 90640 Mean 58.07 RMS 4.352

PHA: Hit Width Check Ok

GOOD

had. cell energy [GeV]

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 Entries 21128

WHA: Eff. Eff. Check Ok

GOOD

corrected time [ns]

-10 -5 0 5 10

Events

200 400 600 800 1000

Entries 21128 Mean 1.383 RMS 4.197

WHA: Corr. Time

Check Ok

GOOD

Width [ns]

0 20 40 60 80

Events

10

210

310

Entries 21127 Mean 55.55 RMS 4.897

WHA: Hit Width Check Ok

GOOD