IDTask NameDurationStartFinish1Proton Source807dTue 9/1/98Wed 11/15/002Booster Startup18dTue 9/1/98Fri 9/18/983Operation & Commiss117dSat 9/19/98Wed 1/13/994Shut down10dThu 1/14/99Sat 1/23/995Operation & Commiss21dSun 1/24/99Sat 2/13/996Proton Source Test4wMon 2/15/99Sun 3/14/997Shut down3wMon 3/15/99Sun 4/4/998Operation & Commiss217dMon 4/5/99Sun 11/7/999Shut down37dMon 11/29/99Tue 1/4/0010Operation & Commiss166dWed 1/5/00Sun 6/18/0011Shut down30dMon 6/19/00Tue 7/18/0012Run II 120dWed 7/19/00Wed 11/15/00

SepOctNovDecJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec1998

1999

2000

Run II SchedulePage 1 Fri 1/29/99

IDTask NameDurationStartFinish13Main Injector782dSat 9/26/98Wed 11/15/0014Ready for Beam0dSat 9/26/98Sat 9/26/9815Weekend Commissioning56dSat 9/26/98Fri 11/20/9816Commissioning8dSun 11/22/98Sun 11/29/9817Installation13dMon 11/30/98Sat 12/12/9818Commissioning32dSun 12/13/98Wed 1/13/99198 GeV to Pbar0dSun 1/10/99Sun 1/10/9920Shut down10dThu 1/14/99Sat 1/23/9921Commiss Slow Spill22dSun 1/24/99Sun 2/14/9922Shut down7wMon 2/15/99Sun 4/4/9923Operation & Commiss34wMon 4/5/99Sun 11/28/9924150 GeV Beam to TeV1dWed 4/7/99Wed 4/7/9925Shut down37dMon 11/29/99Tue 1/4/0026Operation & Commiss166dWed 1/5/00Sun 6/18/0027Shut down30dMon 6/19/00Tue 7/18/0028Run II Startup/E835120dWed 7/19/00Wed 11/15/0029Recycler640dMon 2/15/99Wed 11/15/0030Shut down7wMon 2/15/99Sun 4/4/9931Ready for Beam0dSun 4/4/99Sun 4/4/9932Proton Commissioning34wMon 4/5/99Sun 11/28/9933Shut down/Stoch Cool Install37dMon 11/29/99Tue 1/4/0034Pbar Commissioning166dWed 1/5/00Sun 6/18/0035Pbar to Tev1dMon 3/6/00Mon 3/6/0036Shut down30dMon 6/19/00Tue 7/18/0037Run II Startup120dWed 7/19/00Wed 11/15/00

9/261/104/74/43/6SepOctNovDecJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec1998

1999

2000

Run II SchedulePage 2 Fri 1/29/99

IDTask NameDurationStartFinish38Pbar Source673dMon 1/4/99Mon 11/6/0039Accum Ready for Beam0dMon 1/4/99Mon 1/4/9940Pbar(Accum) Commiss4dSun 1/10/99Wed 1/13/9941Shut down10dThu 1/14/99Sat 1/23/9942Pbar(Accum) Commiss21dSun 1/24/99Sat 2/13/9943Shut down7wMon 2/15/99Sun 4/4/9944Deb Ready for Beam0dFri 3/12/99Fri 3/12/9945Pbar Commissioning63dMon 4/5/99Sun 6/6/9946E-835 Ramp Commiss56dMon 6/7/99Sun 8/1/9947Pbar Commissioning56dMon 6/7/99Sun 8/1/9948Band 1 & 2 Install35dMon 8/2/99Sun 9/5/9949E-835 Detector Install35dMon 8/2/99Sun 9/5/9950Pbar Commissioning28dMon 9/6/99Sun 10/3/9951Pbar to Recycler0dFri 10/1/99Fri 10/1/9952Install Deb Bands 3 & 428dMon 11/29/99Sun 12/26/9953E-835 Run259dMon 10/4/99Sun 6/18/0054Dedicated8wMon 10/4/99Sun 11/28/9955Dedicated7wMon 12/27/99Sun 2/13/0056Shared13wMon 2/14/00Sun 5/14/0057Dedicated5wMon 5/15/00Sun 6/18/0058Pbar for Collider91dMon 2/14/00Sun 5/14/0059E-835 Removal3wMon 6/19/00Sun 7/9/0060Run II120dMon 7/10/00Mon 11/6/0061Tevatron694dMon 12/14/98Mon 11/6/0062Tunnel->ODH0dMon 12/14/98Mon 12/14/9863Cool Down28dMon 2/1/99Sun 2/28/9964TeV Startup (No Beam)35dMon 3/1/99Sun 4/4/9965Tev Ready for Beam0dMon 3/1/99Mon 3/1/9966Fixed Tgt Commiss28dMon 4/5/99Sun 5/2/9967Fixed Target Run210dMon 5/3/99Sun 11/28/9968Collider Studies210dMon 5/3/99Sun 11/28/9969Change to Collider Ops70dMon 11/29/99Sun 2/6/00701 TeV Commiss56dMon 11/29/99Sun 1/23/0073Run II Engineering Run98dMon 2/7/00Sun 5/14/0074Detector Roll In8wMon 5/15/00Sun 7/9/0075Run II120dMon 7/10/00Mon 11/6/0076Run II Collisions0dSun 7/23/00Sun 7/23/00

1/43/1210/112/14

3/17/23SepOctNovDecJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec1998

1999

2000

Run II SchedulePage 3 Fri 1/29/99