ObjectMon #2 TimeMonitor HADTDC Timing

Run:205560 Event: 4282737 # of Events:56510 Time: Fri Oct 14 16:23:09 2005 Ref.Run:205314

had. cell energy [GeV]

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 Entries 300199

CHA: Eff. Eff. Check Ok GOOD

corrected time [ns]

-10 -5 0 5 10

Events

2000

4000

6000

8000

Entries 300199 Mean 0.7961 RMS 4.022

CHA: Corr. Time Check Ok GOOD

Width [ns]

0 20 40 60 80

Events

1 10 210 310 410

Entries 300197 Mean 56.19 RMS 4.009

CHA: Hit Width Check Ok GOOD

had. cell energy [Gev]

0 2 4 6 8 10

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 Entries 359707

PHA: Eff. Eff. Check Ok GOOD

corrected time [ns]

-5 0 5 10

Events

0 5000

Entries 423757 Mean 0.7278 RMS 3.183

PHA: Corr. Time Check Ok GOOD

Width [ns]

0 20 40 60 80

Events

1 10 210 310 410 510

Entries 423754 Mean 58.17 RMS 4.331

PHA: Hit Width Check Ok GOOD

had. cell energy [GeV]

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 Entries 100772

WHA: Eff. Eff. Check Ok GOOD

corrected time [ns]

-10 -5 0 5 10

Events

0 1000

2000

3000

4000

5000

Entries 100772 Mean 0.7758 RMS 4.296

WHA: Corr. Time

Check Ok GOOD

Width [ns]

0 20 40 60 80

Events

1 10 210 310 410

Entries 100770 Mean 55.58 RMS 4.87

WHA: Hit Width Check Ok GOOD