0 5 10 15 20 25 30 35 40

Run: 138425 Eta Tower - Number of CSL events = 3260

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Phi Em Tower

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 TRGSim++: Dirac Em Triggers Occupancy

0

50

100

150

200

250

Run: 138425 Eta Tower - Number of CSL events = 3260

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Phi Had Tower

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 TRGSim++: Dirac Tot Triggers Occupancy

0

50

100

150

200

250

Run: 138425 Eta Tower - Number of CSL events = 3260

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Phi Em Tower

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 TRGSim++: Dirac Em Triggers: Sim differs from Data

0

50

100

150

200

250

Run: 138425 Eta Tower - Number of CSL events = 3260

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Phi Had Tower

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 TRGSim++: Dirac Tot Triggers: Sim differs from Data

TrigMon #74 CalTriggerMonitor2 DIRAC Occupancy / TrigSim Comparisons Run:138425 Event: 453516 # of Events:3260 Time: Mon Feb 4 14:34:29 2002