This is TeX, Version 3.14159 (C version 6.1) (format=latex 96.8.28)  1 JUL 1998 13:10
**deu_v01

! Emergency stop.
<*> deu_v01
           
End of file on the terminal!

 
Here is how much of TeX's memory you used:
 2 strings out of 10910
 17 string characters out of 72285
 42399 words of memory out of 262141
 2975 multiletter control sequences out of 9500
 3640 words of font info for 14 fonts, out of 150000 for 255
 14 hyphenation exceptions out of 607
 0i,0n,0p,1b,6s stack positions out of 300i,40n,60p,3000b,4000s
No pages of output.
